0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

<RMSD> among 20 lowest E models [Å]

RMSD error of lowest E model [Å]

135l

1alc

1art 1btl

1cbs

1clc

1ddt

1fnd

1gky

1gof

1hbq

1hfc

1iab

1ivd

1lst

1mpp

1nar 1oyc

1phf

1poa

1prn

1sbp

1thw 1tml

1tys

1xnb

2ayh

2cmd

2ctc

2dri

2exo

2ran 2sga

2sns 3cox

3grs

4enl

4fxn

5p21

8dfr